 Object = AutoRegistration
   Group = Algorithm
     Name         = MaximumCorrelation
     Tolerance    = 0.7
   EndGroup
 
   Group = PatternChip
     Samples = 17 
     Lines   = 45
   EndGroup
 
   Group = SearchChip
     Samples = 30 
     Lines   = 70 
   EndGroup
 EndObject


