# This file describes the line and sample offsets for each HiRISE
# CCD in the focal plane.  Negative values shift CCDs left and up.
# Positive values shift CCD right and down.
#
# Note:  Not all groups for summing/tdi exist, those shown are shown
#        for an example.
#        The MosaicOrder (which is commented out) would be the default
#        order if all ccd's had the same summing mode.  The ccd's are
#        laid down by the following precedence:
#          1)  MosaicOrder keyword ( -1 lays down first)
#          2)  descending summing mode (16 first, 1 last)
#          3)  ccd number  (RED0 first, BG13 last)
Object = Hiccdstitch
  Object = RED0
#    MosaicOrder      = 1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0

    Group = 1/64
      SampleOffset   = 0
      LineOffset     = 0
    End_Group

    Group = 1/128
      SampleOffset   = 0
    End_Group

  End_Object

  Object = RED1
#    MosaicOrder      = 2
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED2
#    MosaicOrder      = 3
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED3
#    MosaicOrder      = 4
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED4
#    MosaicOrder      = 5
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED5
#    MosaicOrder      = 6
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED6
#    MosaicOrder      = 7
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED7
#    MosaicOrder      = 8
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED8
#    MosaicOrder      = 9
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = RED9
    MosaicOrder      = -1
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = IR10
#    MosaicOrder      = 10
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = IR11
#    MosaicOrder      = 11
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = BG12
#    MosaicOrder      = 12
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object

  Object = BG13
#    MosaicOrder      = 13
    SampleOffset     = 0
    LineOffset       = 0
  End_Object
End_Object
End
